2. kolokvij iz fizike za študente biokemije v šolskem letu 2001/2002

1. Zgraditi hočemo naftovod. Kako široke cevi naj vzamemo, če želimo, da se pri tlačnem gradientu 1 Pa/m nafta pretaka s povprečno hitrostjo 2 m/s? Kolikšna je največja hitrost v cevi? Viskoznost nafte je 0.002 kg/ms.

2. Po okrogli aluminijasti palici s premerom 2 mm se razširja longitudinalno valovanje.

Na koncu palice je pripeta opna, ki zaradi tega zaniha. Frekvenca slišanega tona je 2000 Hz. Kolikšna je gostota energije, ki je naložena v valovanje v palici, če je amplituda valovanja 0.1 mm? Gostota aluminija je 2.8 g/cm^3.

3. 2 kg vode previdno segrejemo na 105^∘ C, ne da bi voda pri tem izparela. Po majhni motnji začne pregreta voda izparevati. Koliko vodne pare pri tem nastane? Oceni spremembo entropije sistema! (q_i = 2, 26 MJ/kg, c_p = 4200 J/kgK)

4. 10 kg kisikovega plina je pod tlakom 1 bar in pri sobni temperaturi 300 K. Opravimo naslednjo spremembo. Najprej pri konstantnem volumnu tlak povečamo za faktor 5, nato pa pri konstantnem tlaku podvojimo volumen. Koliko dela je pri tem plin prejel/oddal, za koliko se je pri tem spremenila notranja energija plina? (M_{02} = 32kg/kmol, c_p = 920J/kgK, κ = 1.4) Dodatno vprašanje: Koliko toplote dovedemo/odvedemo, če gremo iz točke C nazaj v A?