3. kolokvij iz fizike za študente biokemije v šolskem letu 2000/2001

1. Kolikšna tokova tečeta skozi upora na spodnjem vezju? (R_1 = 10 Ω, R_2 = 20 Ω, U_1 = 5 V, U_2 = 10 V)

2. Tuljavico, ki se vrti v zunanjem homogenem magnetnem polju, bi radi uporabili kot napetostni vir za žarnico. Kako hitro moramo vrteti tuljavico, da se bo na žarnici trošila efektivna moč 200 mW? S kolikšnim navorom potemtakem vrtimo tuljavico, če ni mehanskih izgub? Gostota zunanjega magnetnega polja je B = 1 T, čelni presek tuljavice s 500 ovoji znaša S = 0.5 cm^2. Upor žarnice je R = 50 Ω.

3. Idealni električni nihajni krog sestavljata kondenzator s kapaciteto C = 1.5 μF ter tuljava z induktivnostjo L = 50 μH. Na začetku kondenzator nabijemo z nabojem e = 15 · 10^{−6} As in nato odklopimo napetostni vir. Kolikšna energija je naložena v nihajni krog? V kolikšnem najkrajšem času preda kondenzator vso energijo tuljavi?

4. S svetlobnim žarkom posvetimo na gladino vode. Pod kolikšnim kotom glede na navpičnico moramo posvetiti, da sta odbiti in lomljeni žarek pravokotna drug na drugega? Lomni količnik zraka je n_1 = 1, lomni količnik vode pa n_2 = 4/3.