3. kolokvij iz fizike za študente biokemije v šolskem letu 2001/2002

1. Imamo električno vezje, prikazano na spodnji sliki. Kolikšna tokova tečeta skozi upora R_1 ter R_2? Kakšna je smer tokov? Kolikšen naboj se nabere na kondenzatorju?

(R_1 = 800Ω, R_2 = 200Ω, C = 100nF, U_1 = 10V, U_2 = 5V)

2. Kroglica mase m= 3g in naboja e_1 = 5μAs leti proti pritrjeni kroglici naboja e_2 = 0, 2μAs. Hitrost kroglice na veliki oddaljenosti od pritrjene kroglice je v_0 = 36km/h. Najmanj do kolikšne razdalje se gibajoča kroglica približa pritrjeni?

3. Po neskončno dolgem vodniku teče tok 10 mA. V razdalji 2 cm od vodnika postavimo kvadratno tokovno zanko, po kateri teče tok 5 mA. Kolikšni sta celotna sila in navor na okvir?

4. Kondenzator (C = 5μF) kratko sklenemo preko gibljive prečke dolžine l = 5cm.

Prečka je v homogenem magnetnem polju gostote B = 0, 2T. Kako se naboj na kondenzatorju spreminja s časom, če prečko premikamo s hitrostjo v = v_0 sin(ωt) (v_0 = 1cm/s, ω = 5Hz)? Kolikšna je maksimalna energija kondenzatorja? Ohmski upor žic zanemarimo.