1. pisni izpit iz fizike za študente biokemije v šolskem letu 2001/2002

1. Leseno klado z maso 20 kg postavimo na vrh 10 metrov dolgega klanca z naklonskim kotom 10 stopinj. Koeficient trenja med klado ter tlemi je 0, 1 . Koliko časa bo klada drsela do dna klanca?

2. Pozimi bi radi z električno pečico segrevali dnevno sobo, vendar nam toplota uhaja skozi slabo izolirano steno ter okno (glej sliko). Površina slabo izolirane stene je 10 m^2, debelina 10 cm, toplotna prevodnost pa 0.6 W/Km. Površina okna je 2 m^2, debelina 2 cm, toplotna prevodnost pa 0.8 W/Km. Povprečna zunanja temperatura je 5^∘C. Koliko vatno pečico potrebujemo, če želimo imeti v sobi temperaturo 24^∘C?

3. Imamo električno vezje, prikazano na spodnji sliki. Skozi upor R_1 = 100Ω teče tok 200 mA, skozi upor R_2 = 500Ω pa 100 mA. Kolikšni sta gonilni napetosti U_1 in U_2, kakšni sta njuni polariteti? (R_3 = 200Ω, C = 100 nF)

4. Lesena klada mase 2 kg je obešena na 1 meter dolgo vrvico.Vanjo prileti 10-gramski izstrelek s hitrostjo 500 m/s, jo predre in nadaljuje pot s hitrostjo 100 m/s. S kolikšno hitrostjo se klada izmakne iz ravnovesne lege? Kolikšen del energije je pri tem šel v izgubo?