1. pisni izpit iz fizike za študente biokemije v letu 2002/03

1. Ribič v čolnu se počasi približuje obali. Tik preden čoln trči ob pomol ribič odskoči s hitrostjo 2 m/s glede na čoln. S kolikšno hitrostjo se je pred odskokom gibal čoln, če se je po odskoku ravno ustavil? Masa čolna je 50 kg, ribiča pa 75 kg.

2. 20kg vode pri temperaturi T_1 = 30^∘C zmešamo z 0.15kg vodne pare pri temperaturi T_2 = 100^∘C. Kolikšna je končna temperatura nastale mešanice, če je mešalna posoda toplotno izolirana od okolice? Kolikšna je celotna sprememba entropije sistema? Izparilna toplota vode pri 100^∘C je q_i = 2, 26MJ/kg, specifična toplota vode pa je c_v = 4200J/kgK.

3. Ploščati kondenzator ima ravni kvadratni plošči iz aluminija. Površina plošče znaša 10cm^2, plošči sta razmaknjeni za 2cm. Do polovice porinemu mednju dielektrik z dielektričnostjo 10. Koliko znaša kapaciteta kondenzatorja?

4. Zvočnik oddaja zvok s frekvenco 1000 Hz. Privežemo ga na vrvico in ga zavrtimo s kotno hitrostjo 20 Hz. Kolikšna je dožina vrvice, če znaša frekvenčni razpon zvokov, ki jih slišimo, 50 Hz? Hitrost zvoka je 340 m/s.