2. pisni izpit iz fizike za študente biokemije v letu 2002/03

1. Zaboj z maso 30 kg je postavljen na vrhu 20 metrskega klanca z naklonskim kotom 15 stopinj. Zaboj pridrsi do dna klanca v 30 sekundah. Koliko znaša koeficient trenja med tlemi ter zabojem?

2. 10 kilogramov N_2 pri temperaturi 30^∘C in normalnem zračnem tlaku adiabatsko stisnemo, da se volumen zmanjša za 3-krat. Koliko dela smo pri tem opravili? Za koliko se je spremenila entropija plina? (κ = 1.4)

3. Tuljavo z 2000 ovoji in presekom 20 cm^2 vrtimo v homogenem magnetnem polju B = 0.5T. Os vrtenja je pravokotna na os tuljave ter na smer magnetnega polja. Amplituda inducirane napetosti znaša 60 V. S kolikšno frekvenco vrtimo tuljavo?

4. Kolikšen tok teče skozi upornik R_1 = 50Ω, če sta napetosti na virih U_1 = 5V ter U_2 = 15V, upornika R_2 ter R_3 pa imata oba upor 300Ω?